!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by Script1.rc
!
      integer, parameter :: IDD_DIALOG1                     = 101
      integer, parameter :: IDC_COMBO1                      = 1000
      integer, parameter :: IDC_COMBO2                      = 1001
      integer, parameter :: IDC_LIST1                       = 1002
      integer, parameter :: IDC_EDIT1                       = 1003
      integer, parameter :: IDC_STATIC_Result               = 1004
      integer, parameter :: IDC_RADIO1                      = 1005
      integer, parameter :: IDC_RADIO2                      = 1006
      integer, parameter :: IDC_EDIT_add                    = 1007
      integer, parameter :: IDC_BUTTON_Done                 = 1009
      integer, parameter :: IDC_CHECK_Add                   = 1010
