!MS$FREEFORM
! Microsoft Developer Studio generated include file.
! Used by Script1.rc
!
      integer, parameter :: IDD_DIALOG1                     = 101
      integer, parameter :: IDC_PROGRESS1                   = 1000
      integer, parameter :: IDC_BUTTON1                     = 1001
      integer, parameter :: IDC_STATIC_Percent              = 1002
      integer, parameter :: IDC_EDIT1                       = 1003
